 -1.007087700E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.291340E+00  dx in pixels
 -2.195818E+01  dy in pixels
      1.017040  scalx
      1.020970  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
