 -1.158576700E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.686400E+00  dx in pixels
 -1.276050E+01  dy in pixels
      1.019435  scalx
      1.020628  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
