 -1.026550696E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.682900E+00  dx in pixels
 -1.103410E+01  dy in pixels
      1.018204  scalx
      1.020554  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
