 -1.825305504E-02  1.095088912E-02  5.194689877E-03  5.816641015E-03  rotation in radian
  8.611000E-01  dx in pixels
 -1.052170E+01  dy in pixels
      1.017372  scalx
      1.022021  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
