 -1.133437282E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.631100E+00  dx in pixels
 -1.181500E+01  dy in pixels
      1.017859  scalx
      1.021430  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
