 -1.082047246E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.028239E+00  dx in pixels
 -1.514122E+01  dy in pixels
      1.015399  scalx
      1.020622  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
