 -1.148276155E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.848600E+00  dx in pixels
 -9.480200E+00  dy in pixels
      1.023570  scalx
      1.014944  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
