 -1.227955310E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.217200E+00  dx in pixels
 -1.016850E+01  dy in pixels
      1.017498  scalx
      1.022885  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
