 -1.068861006E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.030242E+00  dx in pixels
 -1.840378E+01  dy in pixels
      1.016550  scalx
      1.021282  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
