 -1.185347206E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.197100E+00  dx in pixels
 -1.195200E+01  dy in pixels
      1.019092  scalx
      1.021297  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
