 -1.042260556E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.033293E+01  dx in pixels
 -1.765042E+01  dy in pixels
      1.015973  scalx
      1.021163  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
