 -1.194858256E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.545000E+00  dx in pixels
 -1.073580E+01  dy in pixels
      1.018843  scalx
      1.020880  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
