 -2.368286517E-02  1.881129555E-02  1.091394152E-02  1.305608487E-02  rotation in radian
 -1.221182E+01  dx in pixels
 -2.441580E+01  dy in pixels
      1.014355  scalx
      1.022337  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
