 -1.009134707E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.259781E+01  dx in pixels
 -2.219355E+01  dy in pixels
      1.016276  scalx
      1.018581  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
