 -1.172703607E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.051600E+00  dx in pixels
 -9.210100E+00  dy in pixels
      1.019518  scalx
      1.018320  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
