 -1.131827607E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.941920E-02  dx in pixels
  1.426310E-01  dy in pixels
      1.030877  scale x
      1.026602  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
