 -1.027573864E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.828444E+00  dx in pixels
 -2.417370E+01  dy in pixels
      1.015159  scalx
      1.021620  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
