 -1.179691264E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.184500E+00  dx in pixels
 -1.188360E+01  dy in pixels
      1.018154  scalx
      1.021604  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
