 -1.082680299E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.053884E+01  dx in pixels
 -2.146478E+01  dy in pixels
      1.010249  scalx
      1.024372  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
