 -1.194381180E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.832400E+00  dx in pixels
 -1.023730E+01  dy in pixels
      1.018036  scalx
      1.022466  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
