 -1.212334638E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.627700E+00  dx in pixels
 -1.083490E+01  dy in pixels
      1.018100  scalx
      1.020885  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
