 -1.106008463E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.352192E+00  dx in pixels
 -2.360949E+01  dy in pixels
      1.012981  scalx
      1.024625  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
