 -1.241652363E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.425500E+00  dx in pixels
 -1.198140E+01  dy in pixels
      1.015716  scalx
      1.024595  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
