 -1.206461198E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.942900E+00  dx in pixels
 -1.075020E+01  dy in pixels
      1.017500  scalx
      1.022196  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
