 -1.112563778E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.001129E+01  dx in pixels
 -2.347362E+01  dy in pixels
      1.015018  scalx
      1.022970  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
