 -1.154850578E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.741117E+00  dx in pixels
 -2.214841E+01  dy in pixels
      1.012466  scalx
      1.024492  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
