 -1.275386078E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.487300E+00  dx in pixels
 -1.061250E+01  dy in pixels
      1.015419  scalx
      1.024484  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
