 -1.100631637E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.059507E+01  dx in pixels
 -2.267503E+01  dy in pixels
      1.014477  scalx
      1.021752  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
