 -1.237451637E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.094700E+00  dx in pixels
 -9.897600E+00  dy in pixels
      1.017810  scalx
      1.021585  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
