 -1.035648248E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.611590E+00  dx in pixels
 -2.504947E+01  dy in pixels
      1.015771  scalx
      1.020952  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
