 -1.186986948E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.954300E+00  dx in pixels
 -1.209400E+01  dy in pixels
      1.018666  scalx
      1.020921  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
