 -1.094861887E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.999056E+00  dx in pixels
 -2.238494E+01  dy in pixels
      1.011685  scalx
      1.023487  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
