 -1.184201737E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.543800E+00  dx in pixels
 -1.055060E+01  dy in pixels
      1.014394  scalx
      1.024099  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
