 -1.051898261E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.558547E+00  dx in pixels
 -2.494702E+01  dy in pixels
      1.015845  scalx
      1.020549  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
