 -1.213949061E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.632300E+00  dx in pixels
 -1.146870E+01  dy in pixels
      1.019188  scalx
      1.020481  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
