 -1.114417264E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.165071E+00  dx in pixels
 -2.221315E+01  dy in pixels
      1.015018  scalx
      1.021470  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
