 -1.210706464E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.184400E+00  dx in pixels
 -1.059900E+01  dy in pixels
      1.018430  scalx
      1.021834  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
