 -1.026465121E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.788463E+00  dx in pixels
 -2.459294E+01  dy in pixels
      1.020553  scalx
      1.014715  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
