 -1.182170521E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.134000E+00  dx in pixels
 -8.476900E+00  dy in pixels
      1.023556  scalx
      1.014736  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
