 -1.088720851E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.660391E+00  dx in pixels
 -2.313462E+01  dy in pixels
      1.016296  scalx
      1.020438  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
