 -1.119574026E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.069117E+00  dx in pixels
 -2.446494E+01  dy in pixels
      1.012345  scalx
      1.024191  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
