 -1.255060926E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.558100E+00  dx in pixels
 -9.010000E+00  dy in pixels
      1.015358  scalx
      1.024249  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
