 -1.023612619E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.243463E+00  dx in pixels
 -2.334825E+01  dy in pixels
      1.010222  scalx
      1.028976  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
