 -1.265593345E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.337900E+00  dx in pixels
 -8.355100E+00  dy in pixels
      1.017327  scalx
      1.023564  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
