 -1.285464846E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.862900E+00  dx in pixels
 -7.426600E+00  dy in pixels
      1.015198  scalx
      1.024481  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
