 -1.276498544E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.727100E+00  dx in pixels
 -4.986400E+00  dy in pixels
      1.015101  scalx
      1.024346  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
