 -1.048508532E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.940316E+00  dx in pixels
 -1.745664E+01  dy in pixels
      1.015420  scalx
      1.021889  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
