 -1.070401747E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.535581E+00  dx in pixels
 -1.648343E+01  dy in pixels
      1.014420  scalx
      1.022751  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
