 -1.224099047E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.965700E+00  dx in pixels
 -1.186380E+01  dy in pixels
      1.017313  scalx
      1.022246  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
