 -1.101044856E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.640328E+00  dx in pixels
 -1.560923E+01  dy in pixels
      1.014821  scalx
      1.023308  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
